From 260fe95d49d4e7c5fc395431d1d43366b011680b Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Leif Johansson <leifj@sunet.se>
Date: Fri, 25 Jan 2019 00:02:32 +0100
Subject: downstream fix

---
 metadata/fidus-test.fd | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'metadata/fidus-test.fd')

diff --git a/metadata/fidus-test.fd b/metadata/fidus-test.fd
index 2bbb5a0..91fb525 100644
--- a/metadata/fidus-test.fd
+++ b/metadata/fidus-test.fd
@@ -24,7 +24,7 @@
         - /opt/metadata/test-sp cleanup clean via local
     - select
     - fork:
-        - select as /downstream
+        - select as /downstream:
            - https://sp.swamid.se/shibboleth
         - break
     - break
-- 
cgit v1.2.3

